Title: Python Question

Berechne die Anzahl an ganzen verstrichenen Minuten zwischen zwei Timestamps.
Es ist vorher nicht bekannt, welcher der timestamp der frühere ist, du
musst also wieder die Funktion `abs` verwenden.

Angebrochene Minuten werden nicht mitgezählt.

Beispiel:
Ergebnis: 1

timestamp1 = int(input())
timestamp2 = int(input())