Title: Python Question

jahr = int(input())

Schreibe nun ein Programm, dass erkennt,
ob ein eingegebenes Jahr ein Schaltjahr ist.

### Eingabe:

* Eine Jahreszahl

### Ausgabe:

* **"Das Jahr ist ein Schaltjahr"**, falls das eingegebene Jahr ein Schaltjahr ist.
* **"Das Jahr ist kein Schaltjahr"**, falls das eingegebene Jahr kein Schaltjahr ist.

Das Jahr ist ein Schaltjahr

Das Jahr ist kein Schaltjahr

### Test: Schaltjahre erkennen

In der folgenden Aufgabe sollst du überprüfen, ob ein Jahr ein Schaltjahr ist.
Aber wann ist ein Jahr überhaupt ein Schaltjahr?

!!! info Exkurs: Wann ist ein Jahr ein Schaltjahr
Ein Jahr dauert nach dem Sonnenkalender eigentlich geringfügig mehr als 365 Tage
- nämlich 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,25 Sekunden. Das ist fast ein
- Viertel Tag länger als die 365 Tage eines normalen Kalenderjahres.

Um den Unterschied auszugleichen wird in Schaltjahren ein zusätzlicher Schalttag
im Kalenderjahr eingefügt (Der 29. Februar).

Da dies aber dann wieder etwas zu viel ist, verzichtet man alle 100 Jahre auf den Schalttag.

Alle 400 Jahre weicht man von dieser Verzichtregel ab und fügt den Schalttag doch ein.

Kurz zusammengefasst:

* Ein Jahr **ist ein Schaltjahr**, wenn es **restlos durch 4** teilbar ist.
* Falls sich die Jahrzahl **durch 100 restlos teilen lässt**, ist es **kein Schaltjahr**.
* Falls auch eine **Teilung durch 400 ganzzahlig möglich ist**, dann ist es **ein Schaltjahr**.

### Beispiele:

* Das Jahr 2016 ist ein Schaltjahr, da die Zahl restlos durch vier teilbar ist.
* Das Jahr 2018 ist kein Schaltjahr, da die Zahl nicht restlos durch vier teilbar ist.
* Das Jahr 2100 ist kein Schaltjahr, da die Zahl zwar durch 4, aber auch durch 100 teilbar ist.
* Das Jahr 2000 war ein Schaltjahr, da die Zahl zwar durch 4 und durch 100, aber durch 400 teilbar ist.