Title: Test: Länge deines Vornamens

Mit der len() Funktion kannst du die Länge einer Zeichenkette
ausgeben.

Schreibe eine Funktion ``laenge_vorname``,
welche als Eingabeparameter einen String erwartet
und die Länge des Namens zurückgibt

x = input()
print(laenge_vorname(x))