Title: Funktionen debuggen

Bei Funktionen passieren typische Fehler. Viele davon lassen sich finden, wenn
du Aufruf, Parameter und Rückgabe getrennt prüfst.

### Fehler 1: Rückgabe vergessen

def verdoppeln(zahl):
ergebnis = zahl * 2

print(verdoppeln(5))

Die Funktion berechnet zwar etwas, gibt es aber nicht zurück. Deshalb wird
`None` ausgegeben.

### Fehler 2: Funktion nicht aufrufen

def gib_brot():
return "Brot"

print(gib_brot)

Hier fehlt die Klammer. Es muss `gib_brot()` heißen.

### Aufgabe

Korrigiere die zwei Fehler im Code.

def baue_schild(text):

nachricht = baue_schild
print(nachricht("Mine"))